%
% 
\ANG{
In einem Wohnraum werden Fu"ssockelleisten montiert. Dabei wird nach untenstehendem Plan
vorgegangen. \\
\begin{center}
\includegraphics[width=8cm]{11im019p1} 
\end{center}
\begin{enumerate}
\item Gib die Längeneinheit an, mit der die Längen auf dem Plan dargestellt sind.
\item Ermittle: Wie viele Meter dieser 
Leisten werden in der Kalkulation des Fußbodenlegers verrechnet, wenn die beiden T"uren ausgespart 
werden und ein Verschnittzuschlag von $15\%$ einbezogen wird?
\end{enumerate}



}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Die Einheit ist Millimeter.
\item
$U \approx 17633,26mm$ \\
Mit Verschnitt $ \approx 20278,25mm$ \\
Letztlich müssen also $21\,m$ Fußsockelleisten verrechnet werden.
\end{enumerate}

}
