\ANG{
%%\item
%
%
%
Eine Leiter der L"ange 4{,}7\,m wird an eine Wand gelehnt.
Berechne, zwischen welchen Werten ihr Neigungswinkel gegen"uber der
Wand liegen darf, wenn der Fu"spunkt der Leiter mindestens 1\,m,
aber nicht weiter als 2\,m von der Wand entfernt sein soll. (3~geltende Ziffern)

}
\LSG{ $12{,}3^\circ \leq \alpha \leq 25{,}2^\circ$ }
