\ANG{
%
%Tangens am rechtwinkligen Dreieck
%
Von der Plattform eines 23{,}8\,m hohen Leuchtturmes sieht man mit einem
Fernrohr ein vor Anker liegendes Schiff unter einem Tiefenwinkel von 
$12{,}9^\circ$.\\
Berechne, wie weit das Schiff horizontal entfernt ist, wenn sich das Fernrohr 
1{,}60\,m "uber der Plattform befindet.
}
\LSG{ $\approx 111\,m$ }
