\ANG{
\begin{minipage}[t]{8cm}
%Kosinussatz; Sinussatz; BIGTEX verwenden
"Uber einen Teich soll von A nach B eine Br"ucke gebaut werden.\\
Der Vermessungsingenieur misst:\\
$\overline{AP} = 287\, \rm m$\\
$\overline{PQ} = 326\, \rm m$\\
$\overline{QB} = 135\, \rm m$\\
$\angle APQ = 105^o$\\
$\angle PQB = 127^o$\\
Berechnen Sie die L"ange der Br"ucke $\overline{AB}$!
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[t]{7cm}
\makebox[0cm]{}\\
\beginpicture

\setcoordinatesystem units <0.9mm,0.9mm> point at 0 0
\setplotarea x from 0 to 70, y from 0 to 50
\unitlength0.9mm

\footnotesize

\setlinear
\plot  7 7 21 40 58 32 63 7 /

\setdashes
\setlinear 
\plot 7 7 63 7 /

\put {$\bullet$} at 7 7
\put {$\bullet$} at 21 40
\put {$\bullet$} at 58 32
\put {$\bullet$} at 63 7

\put{A} at 5 7
\put{P} at 19 40
\put{Q} at 60 32
\put{B} at 65 7

\setsolid
\setquadratic
\vshade 0 0 0 10 0 10  14 0 16 20 0 20 26 0 22 39 0 22 55 0 13 63 0 7 68 0 0 /
\plot 0 0 7 7 10 10 12 13 14 16 17 18 20 20 23 21 
26 22 32 23 39 22 44 20 48 18 52 15 55 13 60 10 63 7 65 5 68 0 /


\endpicture
\end{minipage}
}
\LSG{
$510\, \rm m$; Diagonale einzeichnen!
}
