\ANG{
%%\item
%
%
%
Bestimme "uber der Grundmenge $[0^\circ;360^\circ[$
die L"osungsmenge und stelle sie im Einheitskreis
(1\,L"angeneinheit~$\equiv$ 2\,cm) graphisch dar: \quad
$| \cos \varphi | \geq \frac{1}{2} \sqrt{3} $

}
\LSG{
    $\LL = \{ \varphi | \, 0^\circ \leq \varphi \leq 30^\circ$ oder 
  $150^\circ \leq \varphi \leq 210^\circ$ oder
  $330^\circ \leq \varphi < 360^\circ \}$ 
}
