\ANG{
Ein Schrank hat die Maße 100cm x 44cm x 200cm. Untersuche: lässt er sich in einem 2,16m hohen Zimmer liegend aufbauen und nach dem Aufbau noch aufrichten? 
}
\LSG{
\EPSC{09rr0960KE02_2a.png}{14cm}{} \\
}