\ANG{Da B"aume wichtige Sauerstofflieferanten sind, sollen gef"allte alte B"aume durch junge B"aume
ersetzt werden.

Laubb"aume geben pro Quadratzentimeter Blattfl"ache ca. 1,8 ml
Sauerstoff je Tag ab. Die gesamte Sauerstoffproduktion eines Baumes h"angt von
der Zahl der Bl"atter ab. F"ur eine grobe Absch"atzung nimmt man
an, dass ein Baum "uberall in der Baumkrone dieselbe Blattdichte
besitzt.

Sch"atze ab, wie viele junge B"aume mit einem Kronendurchmesser von je 1,5m gepflanzt werden m"ussen, wenn ein 
alter Baum mit einem Kronendurchmesser von 12m gef"allt wird.}

\LSG{Annahmen: Blattoberfl"ache proportional zum Volumen
der Krone, Baumkrone kugelf"ormig

$\Rightarrow V_{alt}=\frac43(6\mbox{m})^3\pi\approx
905\mbox{m}^3$; $V_{neu}=\frac43(0,75\mbox{m})^3\pi\approx
1,8\mbox{m}^3$

Also m"ussten ca.\ 500 neue B"aume geplanzt werden}
