\ANG{
%Kugelvolumen, Dichte
Eine Firma erh"alt den Auftrag, Eisenkugeln zum Kugelsto"sen herzustellen.
Welchen Durchmesser m"ussen die Kugeln mit der Masse $m = 5\, \rm kg$ haben?\\
(Dichte von Eisen: $\varrho = 7{,}9 \, \frac{\D \rm g}{\D \rm cm^3}$) 

}
\LSG{
$10{,}7\, \rm cm$
}
