\ANG{
%Volumen von Zylinder und Kugel
In einem Messzylinder mit dem inneren Radius $R = 1{,}2\, \rm cm$ steht eine 
Fl"ussigkeit $3\, \rm cm$ hoch. Diese Fl"ussigkeit wird in ein Reagenzglas
mit dem inneren Radius $r = 0{,}6\, \rm cm$ gegossen. Wie hoch (in cm) steht
die Fl"ussigkeit im Reagenzglas vom untersten Punkt aus gemessen?\\
Hinweis: Betrachten Sie das Reagenzglas als Zylinder mit angesetzter
Halbkugel!\\
}
\LSG{
$12{,}2\, \rm cm$
}
