\ANG{
%
%%\item
%
Tennisb"alle werden in Sportgesch"aften h"aufig in zylindrischen 
Blechdosen angeboten. dabei werden 4 B"alle "ubereinander
in der Dose gestapelt. Wie gro"s ist der in der Dose verbleibende Hohlraum, 
wenn man von einem Balldurchmesser von $7$cm ausgeht.
Um welchen Anteil des Dosenvolumens handelt es sich dabei?


}
\LSG{        
Anteil $1\over 3$, Volumen $359 cm^3$
}
