\ANG{
%
%
%
Zeichnen Sie eine volle Periode des Graphen der Funktion mit der Gleichung

$\D y\,=\,3\cdot \sin\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{4}\right)\,-\,1{,}5$\qquad
(L"angeneinheit: 1\,cm)

und berechnen Sie die exakten Werte der Schnittstellen des Graphen mit der
$x$-Achse im Intervall $[-2\pi;2\pi]$.
}
\LSG{
  Schnittstellen bei $-\frac{1}{6}\pi,\frac{7}{6}\pi$
}
