\ANG{
%%\item
%
%
%
Bestimmen Sie die L"osungsmenge (keine Dezimalbr"uche): \quad
$(1 - 3x)^4 \,=\, 625$

}
\LSG{ $\LL = \{-\frac{4}{3} ;\; 2$\} }
