\ANG{
%
%%\item
%
Bestimmen Sie die L"osungsmenge:
$$
\left(6x^{{3\over4}}+181\right)^{-{2\over3}}={1\over 49}
$$
}
\LSG{        
$\LL=\{81\}$
}
