\ANG{
%%\item
%
%
%
F"ur welche $k \in \RR$ hat die folgende Gleichung L"osungen?
Diese L"osungen sind nicht zu bestimmen!
$$
\sin (180^\circ + \varphi) - \cos (90^\circ - \varphi ) \,=\, -2k
$$

}
\LSG{  $-1 \leq k \leq 1$ }
