\ANG{
Bestimmen Sie die L"osungsmenge in der Grundmenge $[0;2\pi[$:
$$4 \sin^2 x - 2 \sin x = 0$$

}
\LSG{
$\LL=\{0; \; \frac{\pi}{6}; \; \frac{5}{6}\pi; \; \pi\}$
}
