\ANG{
Bestimmen Sie die L"osungsmenge in der Grundmenge$[0;2\pi[$:
$$\sqrt{3} \cos x - 2 \cos x \sin 2x = 0$$

}
\LSG{
$\LL=\{\frac{\pi}{6}; \; \frac{\pi}{3}; \; \frac{\pi}{2}; \;
\frac{7}{6}\pi; \; \frac{4}{3}\pi; \; \frac{3}{2}\pi \}$
}
