\ANG{
%
%Substitution; quadratische Gleichung
%
L"osen Sie folgende Gleichung in der Grundmenge $\GG=[0^\circ;360^\circ]$:
\[\D9^{\frac{1}{\cos 2\varphi}+2}\,-\,6\cdot 3^{\frac{1}{\cos 2\varphi}+1}
\,+\,1\,=\,0\]
(Zwischenergebnis: $\cos 2\varphi= -0{,}5$)

\medskip

}
\LSG{ $\LL=\{60^\circ; 120^\circ; 240^\circ; 300^\circ\}$ }
