\ANG{
Bestimmen Sie in der Grundmenge $\GG = [0; 360^o[$ die L"osungsmenge der
Gleichung:
$$\cos \alpha \cdot ( 1 - \cos \alpha) = 3 (\sin \alpha)^2 - 2$$
}
\LSG{
$\LL=\{60^o; 180^o; 300^o\}$
}