\ANG{
%%\item
%
% Potenzgleichung
% Loesung durch Substitution
%
Bestimmen Sie die L"osungsmenge "uber der Grundmenge $\RR$:\quad
$ x^{1{,}5} = 7\,x^{0{,}75} - 6 $

}
\LSG{ $\LL = \{1\:;\;6^\frac{4}{3} \approx 10{,}9027\}$ }
