\ANG{
Bestimmen Sie rechnerisch die L"osungsmenge der folgenden Gleichung
in $\GG = \RR$:
$$3x^{\frac{4}{3}} - 120x^{\frac{2}{3}} + 432 = 0$$
}
\LSG{
$\LL=\{8;216\}$
}
