\ANG{
Bestimmen Sie rechnerisch die L"osungsmenge der folgenden Gleichung
in $\GG = \RR$:
$$54x^{\frac{6}{5}} - 56x^{\frac{3}{5}} + 2 = 0$$
}
\LSG{
$\LL=\{1;\frac{1}{243}\}$
}

