\ANG{
%
%%\item
%
Ein Kreissektor vom Radius $r$ mit dem Mittelpunktswinkel $\mu$
ist fl"achengleich zu einem Quadrat mit der Seitenl"ange $r$.
Begr"unden Sie anschaulich $\mu>90^0$ und berechnen Sie $\mu$ im Gradma"s.

}
\LSG{        
$\mu=360^0: \pi = 114{,}6^0$
}
