\ANG{
%
%
%
In einem Kreis mit dem Radius $r$ "uberspannen zwei parallele Sehnen $s_1$ 
bzw.~$s_2$ je einen Bogen zu den Zentriwinkeln $60^\circ$ bzw.~$90^\circ$ so,
dass der Kreismittelpunkt zwischen den beiden Sehnen liegt.\\
Erstellen Sie eine "ubersichtliche Skizze und berechnen Sie dann die 
Gr"o"se des zwischen den beiden Sehnen liegenden Teils der Kreisfl"ache!

\medskip

}
\LSG{ $\frac{1}{12}r^2\cdot (7\pi+6+3\sqrt{3})$ }
