\ANG{
% 10/Geometrie/Trigonometrie/Rechtwinkliges Dreieck
%%\item
Ein Planet hat ein Volumen von $V=4{,}225\cdot 10^{9}\,$km$^3$. Zwei St"adte 
haben, auf der Planetenoberfl"ache gemessen, eine gegenseitige Entfernung 
von $b=3000\,$km. Wie lang ist ein Tunnel, der die beiden St"adte geradlinig 
miteinander verbindet?
}
\LSG{
$2000\,$km
}