\ANG{

Ermittle jeweils das Ergebnis: 
\begin{enumerate}
\item Gradzahl des Winkels $\beta$ ($45^{\circ}<\beta<90^{\circ}$) mit $\cos (4\beta)=0,5$
\item $16\cos(-60^{\circ})$
\item Gradzahl des Winkels $\beta$ ($720^{\circ}<\beta<900^{\circ}$) mit $\cos\beta=-0,1045$
\item $\sin 810^{\circ}$
\end{enumerate}
}

\LSG{
(a) $75^{\circ}$\ \ (b) $8$\ \ (c) $816^{\circ}$\ \ (d) $1$ \\
\begin{tiny}
Quelle: Kreuzzahlr"atsel von U.\ Sch"atz 
\end{tiny}
}
