\ANG{
Ermittle jeweils das Ergebnis: 
\begin{enumerate}
\item $\cos 720^\circ$
\item $10\sin 30^{\circ}$
\item Gradzahl des Winkels $\beta$ ($810^{\circ}<\beta<1080^{\circ}$) mit $\sin\beta=0,99863$
\item $12\tan 585^{\circ}$
\end{enumerate}
}

\LSG{
(a) $1$\ \ (b) $5$\ \ (c) $813^{\circ}$\ \ (d) $12$ \\
\begin{tiny}
Quelle: Kreuzzahlr"atsel von U.\ Sch"atz 
\end{tiny}

}