\ANG{\begin{enumerate}
\item Gradzahl des stumpfen Winkels $\beta$ mit $\cos\beta=-0,1908$
\item $20\tan 45^{\circ}-5\tan 135^{\circ}$
\item $3\cos 4\pi$
\end{enumerate}

Quelle: Kreuzzahlr"atsel von U.\ Sch"atz }

\LSG{(a) $101^{\circ}$\ \ (b) $25$\ \ (c) $3$}
