{\bf Seifenblasenhaut}
\ANG{Taucht man einen Strohhalm (Durchmesser 3\,mm) in Seifenlauge und zieht ihn wieder
heraus, bleibt in ihm auf einer L"ange von 7\,mm Seifenlauge zur"uck. Daraus
bl"ast man eine Seifenblase mit einem Durchmesser von 8\,cm. 
Wie dick ist die Haut der Seifenblase?
}
\LSG{
$V_{Zylinder}=1,5^2\cdot \pi\cdot 7 \mbox{mm}^3\approx
50\mbox{mm}^3$

$O_{Seifenblase}= 4\cdot \pi\cdot 40^2\mbox{mm}^2\approx
20000\mbox{mm}^2$

$d_{Seifenblasenhaut}=V_{Zylinder}:O_{Seifenblase}=0,0025\mbox{mm}$}
