\ANG{
Berechnen Sie numerisch einen N"aherungswert f"ur die Ableitung der
Funktion $f(x)=2^{x}$ an der Stelle $x=1$.

}
\LSG{
$\D f'(1)\approx\frac{f(1{,}001)-f(1)}{0{,}001}\approx1{,}387$
}
