\ANG{
Zeichnen Sie die Graphen der beiden Funktionen
$\D f(x)=\frac{16}{x}$ und $g(x)=2\sqrt{x}$ und berechnen Sie ihren
Schnittwinkel. 
}
\LSG{
Schnittpunkt: $\EPUNKT{S}{4}{4}$. Schnittwinkel: $\varphi=71{,}565^{\circ}$
}