\ANG{
Wir betrachten die Funktion $f(x) = x^2$.\\
$t$ sei die Tangente an G$_f$ im Punkt 
$\EPUNKT{A}{0{,}75}{f(0{,}75)}$. B ist der Spiegelpunkt
von A an der y-Achse, $n$ die Normale auf G$_f$ in B. Ermittlen Sie
graphisch und durch Rechnung die Koordinaten von 
$\{\mathrm{S}\}=t\cap n$.

}
\LSG{
$\D t(x)=\frac{3}{2}\,x-\frac{9}{16}$,\quad$\D n(x)=\frac{2}{3}\,x+\frac{17}{16}$,\quad
$\EPUNKT{S}{\frac{39}{20}}{\frac{189}{80}}=\EPUNKT{S}{1{,}95}{2{,}3625}$
}