\ANG{
Ermitteln Sie folgende Grenzwerte.
(a)\quad $\D \lim_{x\to \frac{\pi}{2}}\tan x$\qquad
(b)\quad $\D \lim_{x\to \frac{\pi}{2}}|\tan x|$
}
\LSG{
(a) existiert nicht\quad (b) $+\infty$ 
}