\ANG{
Es ist die Funktion 
\[f:x\mapsto y=f\left(x\right)=\frac{8}{2\,x-1}\]
gegeben.
Wie gro\ss\ muss man die Belegung der unabh"angigen Variablen $x$ w"ahlen,
damit der Funktionswert $f\left(x\right)$  kleiner als 
$0{,}01; 0{,}001; \varepsilon$ ist?
}
\LSG{
$x>\frac{8+\varepsilon}{2\,\varepsilon}$
}
