\ANG{
Erstellen Sie f"ur die folgende Funktion eine Wertetabelle und zeichnen Sie 
den Graphen:
\[ f(x)=\frac{1}{x-2}\] 
F"ur welche $x$ ist $|f(x)|<\varepsilon=10^{-5}$?\quad 
Rechnen Sie zuerst allgemein!

}
\LSG{
$\D\left|\frac{1}{x-2}\right|=\frac{1}{|x-2|}<\varepsilon\quad ,\quad
x<2-\frac{1}{\varepsilon}\,\vee\,x>2+\frac{1}{\varepsilon}$\quad ,\quad
$x<-99\,998\,\vee\,x>100\,002$
}