\ANG{
Wir betrachten $\D f(x)=\frac{\sin x}{x}$ im Intervall 
$]\,0\,;\,2\,\pi\,]$. Zeichnen Sie den Graphen von $f$ und berechnen Sie die
Koordinaten des Punktes mit waagrechter Tangente.
}
\LSG{
$\D f'(x)=\frac{x\,\cos x-\sin x}{x^{2}}=0\quad\Longrightarrow\quad
 \tan x=x$\\[2mm]
Mit dem Newtonverfahren oder durch Probieren berechnet man die Koordinaten des
Tiefpunktes: T$(\,4{,}4934\,|\,-0{,}2172\,)$
}
