\ANG{
Berechnen Sie die L"osung der Gleichung $\,\tan x=x\,$
im Intervall $]\,0\,;\,6\,]$!\\[1mm]
Der Startwert f"ur das Newtonverfahren ist grafisch zu ermitteln!\\

}
\LSG{
$f(x)=\tan x-x$,\quad $\D x_{n+1}=x_{n}-\frac{f(x_{n})}{f\,'(x_{n})}$,
\quad Startwert: $x_{0}=4{,}5$\\[2mm] 
$x_{1}=4{,}493613934$, $x_{2}=4{,}493409656$, 
$x_{3}=4{,}493409458$
}

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "rr2"
%%% End: 
