\ANG{
\begin{minipage}{8.5cm}
Die Abbildung zeigt den Graphen $\mathrm{G_f}$ einer in $\mathrm{\RR}$ definierten Funktion f mit 
dem Wendepunkt $\mathrm{W(1|4)}$.\\
Ermitteln Sie mithilfe der Abbildung 
näherungsweise den Wert der Ableitung von f an der Stelle $\mathrm{x=1}$.
Skizzieren Sie den Graphen der Ableitungsfunktion f' von f in die 
Abbildung; berücksichtigen Sie dabei insbesondere die Lage der Nullstellen von f′ sowie den für $\mathrm{f'(1)}$ 
ermittelten Näherungswert.
\end{minipage}
\begin{minipage}{0,5cm}\phantom{xxx}\end{minipage}
\begin{minipage}{8cm}
\includegraphics[width=1.0\linewidth]{11rr1142KE04_7a.png}
\end{minipage}
\\[1.5ex](Quelle: Text und Aufgabe ISB. Abitur 2018, Teil A, erhöhtes Anforderungsniveau, ohne Hilfsmittel)
}
\LSG{
$\mathrm{f'(1)\approx 2}$\\[1.5ex]
\includegraphics[width=0.4\linewidth]{11rr1142KE04_7b.png}
}