\ANG{
\begin{minipage}{8.5cm}
Gegeben ist eine binomialverteilte Zufallsgröße X mit dem Parameterwert $\mathrm{n = 5}$. Dem Diagramm in der Abbildung kann man die 
Wahrscheinlichkeitswerte $\mathrm{P(X \le k)}$ mit $\mathrm{k \in \lbrace0;1;2;3;4\rbrace}$ entnehmen.\\
Ergänzen Sie den zu $\mathrm{k=5}$ gehörenden Wahrscheinlichkeitswert im  
Diagramm. Ermitteln Sie näherungsweise die Wahrscheinlichkeit 
$\mathrm{P(X=2)}$.
\end{minipage}
\begin{minipage}{0,5cm}\phantom{xxx}\end{minipage}
\begin{minipage}{8cm}
\includegraphics[width=1.0\linewidth]{12rr1220KE05_8a.png}
\end{minipage}
\\[1.5ex](Quelle: Text und Aufgabe ISB Abitur 2019, Teil A, erhöhtes Anforderungsniveau, keine Hilfsmittel)
} \LSG {
$\mathrm{P(x \le 5) = 1}$; Säulenhöhe 1\\
$\mathrm{P(X=2) = P(X \le 2) - P(X \le 1) \approx 0,3}$
}