\ANG{
\begin{minipage}{8cm}
Die Abbildung rechts zeigt den Graphen einer in $\mathrm{\RR \setminus \lbrace-1;1\rbrace}$ definierten Funktion f.
Ermitteln Sie graphisch die Werte $\mathrm{f'(0,5)}$ und $\mathrm{f'(1,5)}$ und skizzieren Sie anschließend 
in der Abbildung den Graphen der Ableitungsfunktion von f.
\end{minipage}
\begin{minipage}{.5cm}\phantom{xxx}\end{minipage}
\begin{minipage}{8cm}
\includegraphics[width=1.0\linewidth]{12rr1241KE01_1a.png}
\end{minipage}
}
\LSG{
Anhand der eingezeichneten Tangente ergibt sich $\mathrm{f'(0,5) \approx -1,8}$ und $\mathrm{f'(1,5) \approx -1,9}$.\\[1.5ex]
\includegraphics[width=.5\linewidth]{12rr1241KE01_1b.png}

}