\ANG{
Gegeben ist die Funktion $g(x)=x^4+6x^3-24x^2+2x+7$
\begin{enumerate}
\item Berechnen Sie die Gleichungen der zwei Wendetangenten von $g(x)$.
\item Berechnen Sie den Schnittpunkt der Wendetangenten.
\end{enumerate}

}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Wendepunkte $W_1(1|-8)$, $W_2(-4|-513)$\\
$t_1(x)=-24x+16$, $t_2(x)=226x+391$
\item $S(-1\frac12|52)$
\end{enumerate}
}
