\ANG{
Die Abbildung zeigt den Graphen der Dichtefunktion der normalverteilten Zufallsgröße A. \\[1.5ex]
\includegraphics[width=.8\linewidth]{13rr1320KE04_2a.png}
\begin{enumerate}
\item Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A einen Wert aus dem Intervall $\left[6;10\right]$ annimmt, 
beträgt etwa 68\%. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A einen Wert 
annimmt, der größer als 10 ist. 
\item Die Zufallsgröße B ist ebenfalls normalverteilt; der Erwartungswert von B ist ebenso 
groß wie der Erwartungswert von A, die Standardabweichung von B ist größer als 
die Standardabweichung von A. Skizzieren Sie in der Abbildung einen möglichen 
Graphen der Dichtefunktion von B. 
\end{enumerate}
(Quelle: Text und Aufgabe IQB. Aufgabenpool (Abitur) 2022, Teil A, erhöhtes Niveau, ohne Hilfsmittel)
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $\frac{100\%-68\%}{2} = 16\%$
\item \includegraphics[width=.8\linewidth]{13rr1320KE04_2b.png}
\end{enumerate}
}