\ANG{
\begin{minipage}{8cm}
Die Abbildung zeigt den Graphen $\mathrm{G_f}$ einer in $\mathrm{\RR}$ definierten 
Funktion f. $\mathrm{G_f}$ ist streng monoton fallend und schneidet die x-Achse 
im Punkt $\mathrm{(1|0)}$.\\
Betrachtet wird ferner die 
Funktion g mit $\mathrm{g(x) = \frac 1 {f(x)}}$ und 
maximalem Definitionsbereich $\mathrm{D_g}$.
\end{minipage}
\begin{minipage}{.5cm}\phantom{xxx}\end{minipage}
\begin{minipage}{8cm}
\includegraphics[width=1.0\linewidth]{13rr1340KE02_1a.png}\\
\end{minipage}
\begin{enumerate}
\item Begründen Sie, dass $\mathrm{x=1}$ nicht in $\mathrm{D_g}$ enthalten ist, und geben Sie den Funktionswert $\mathrm{g(-2)}$ an.
\item Ermitteln Sie mithilfe der Abbildung die x-Koordinaten der Schnittpunkte der Graphen von g und f.
\end{enumerate}
(Quelle: Text und Aufgabe ISB. Abitur 2021, Teil A, erhöhtes Niveau, ohne Hilfsmittel)
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Wegen $\mathrm{f(1) = 0}$ ergibt sich für $\mathrm{x=1}$ im Nenner von $\mathrm{\frac 1 {f(x)}}$ der Wert 0.\\
$\mathrm{g(-2) \approx \frac 1 3}$
\item 
\includegraphics[width=.5\linewidth]{13rr1340KE02_1b.png}\\
$\mathrm{x_1 \approx 0,6; \quad x_2 \approx 1,3}$
\end{enumerate}
}