\ANG{ In der Mitte einer W"ascheleine h"angt ein nasses W"aschest"ack der Masse 3kg. Die Befestigungspunkte der W"ascheleine haben einen Abstand von 6m und die W"ascheleine h"angt 50cm durch. 
\begin{enumerate}
\item Ermittle durch Konstruktion die Kr"afte entlang der W"ascheleine.
\item Wie ver"andert sich die Gr"o"se der Kr"afte entlang der W"ascheleine, wenn diese st"arker durchh"angt?
\end{enumerate}}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item 90N
\item Kraft wird kleiner
\end{enumerate}
}