\ANG{{\bf Flaschenzug}

Ein K"orper der Masse m wird mit einem Flaschenzug mit n losen
Rollen um den Weg h hochgehoben.
\begin{enumerate}
\item Gib eine Formel an, mit der man aus G die dazu ben"otigte Zugkraft
und aus h den Zugweg berechnen kann.
\item Wie kann man experimentell den Zusammenhang zwischen Anzahl der losen Rollen und Zugkraft beim Flaschenzug
untersuchen. (Aufbau, Durchf"uhrung)
\item Wie und warum unterscheidet sich die in (a) berechnete Kraft von den
experimentellen Werten?
\end{enumerate}}

\LSG{\begin{enumerate}
\item $F=\frac{1}{2^n}\cdot G$; $s=2^n\cdot h$
\item 
\item experimentell bestimmte Zugkraft ist gr"o"ser, wegen Reibung und Gewicht der Rollen 
\end{enumerate}}