\ANG{Frisch gefallener Schnee hat die Dichte $0,20 \frac{g}{cm^3}$. 
\begin{enumerate}
\item Welches Gewicht hat eine \mbox{30cm} dicke Schicht frisch gefallenen Schnees auf einem Flachdach von \mbox{20m} L"ange und \mbox{10m} Breite? 
\item Wie viel Liter Wasser entstehen, wenn dieser Schnee schmilzt? 
\item Wie viel $cm^3$ Luft sind in $1dm^3$ Schnee enthalten? Die Masse der Luft ist zu vernachl"assigen. 
\end{enumerate}

Quelle: Julia P"urkner}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item $m=12t$, $G=0,12MN$
\item Bei der Umwandlung von Schnee in Wasser bleibt die Masse (\mbox{12t}) erhalten. Die Masse der Luft kann vernachl"assigt werden. 
$\Rightarrow 12000l$
\item Aus $60m^3$ Schnee entstehen $12m^3$ Wasser, also m"ussen in Schnee $48m^3$ Luft enthalten sein. Also sind $\frac45$ des Schneevolumens Luft. Damit sind in $1dm^3=1000cm^3$ Schnee $800cm^3$ Luft enthalten.
\end{enumerate}}