\ANG{ Eine Personenwaage kann man sich selbst mit einfachen Mitteln herstellen. In den St"opsel einer W"armflasche bohrt man ein Loch, in das man ein R"ohrchen klebt. "Uber das herausstehende Ende des R"ohrchen schiebt man das eine Ende eines ca. 2 m langen, d"unnen, durchsichtigen Plastikschlauchs. Die Flasche wird vollst"andig mit Wasser gef"ullt, der Schlauch wird vertikal aufgeh"angt. Als Standfl"ache ben"otigt man ein Brett, in unserer Aufgabe soll es 18 cm breit und 20 cm lang sein.

\center{\includegraphics[width=10cm]{mecm007}}
\begin{enumerate}
\item Im Schlauch steht das Wasser 8 cm hoch. Wie hoch ist der Druck in der W"armflasche?
\item Jetzt stellt sich ein M"adchen mit der Masse 45 kg auf das Brettchen. Wie gro"s ist jetzt der Druck in der W"armflasche?
\item Wie hoch steigt das Wasser im Schlauch? 
\end{enumerate}

Quelle: Julia P"urkner}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item $785\frac{N}{m^2}$
\item $1,3\frac{kN}{cm^2}$
\item $1,3m$
\end{enumerate}}