\ANG{{\bf Tauchexperiment}

Auf einer Waage steht ein mit Wasser gef"ullter Glaszylinder. An einem Kraftmesser h"angt ein Metallst"uck. Zun"achst h"angt das Metallst"uck au"serhalb des Wassers. Anschlie"send wird es vollst"andig eingetaucht.
\begin{enumerate}
\item Erl"autere, wie sich die Messwerte von Kraftmesser und Waage ver"andern.
\item Wie "andern sich die Messwerte, wenn man den Faden, an dem das Metallst"uck h"angt, durchschneidet?
\end{enumerate}
Quelle: Bildungsstandards im Fach Physik f"ur den Mittleren Schulabschluss, Beschluss vom 16.12.2004}

\LSG{\begin{enumerate}
\item Der Kraftmesser zeigt die Gewichtskraft auf das Metallst"uck (und den Faden) an, die Waage die Masse des gef"ullten
Zylinders.
\item Nach dem Eintauchen wird die angezeigte Kraft aufgrund der Auftriebskraft verringert. Der Auftrieb bewirkt andererseits
eine Erh"ohung der Anzeige der Waage.
\end{enumerate}}