\ANG{
Ein Langl"aufer (Skating) gleitet "uber eine Harschdecke, das ist eine harte
Schneeschicht "uber weichem Pulverschnee. Die Harschdecke bricht ein, wenn der
Druck auf sie gr"o"ser als $90\,\text{hPa}$ ist. Wie lang muss ein Ski der
Breite $b=6{,}0\,\text{cm}$ mindestens sein, damit der Skater mit der Masse
$m=90\,\text{kg}$ nicht einbricht? Beachte, dass beim Skaten die meiste Zeit
nur ein Ski belastet wird.
}
\LSG{

}
