\ANG{
Quecksilber hat die Dichte $\varrho=13{,}55\,\RFRAC{g}{cm^{3}}$. In welcher
Tiefe herrscht in Quecksilber der Druck $1000\,\text{hPa}$? Wie kann man mit
Quecksilber und Glasrohren ein Luftdruckmessger"at (Barometer) bauen? 
}
\LSG{
% Loesung zu 09a040

}
