\ANG{
Das kreisf"ormige Bullauge einer Tauchglocke hat den Radius
$r=15\,\text{cm}$. Welcher Kraft $F$ muss das Bullauge standhalten, wenn die
Glocke 11000\,m tief taucht (Grund des Marianengrabens)? Welche Masse $m$ hat
eine Gewichtskraft, die gleich der Kraft $F$ ist?
}
\LSG{
% Loesung zu 09a040

}
